...

Befehlsz�hler Rahmenzeiger Stapelzeiger

Ausnahmepaket Ausnahmepaket

Rahmenzeiger Aufrufer Befehlsz�hler Aufrufer Anzahl Argumente OID Funktionsobjekt

Sicherungsrahmen

Lokale Variable Lokale Variable

Argument 1

Argument n

Ausnahmezeiger

Rahmenzeiger

Stapelzeiger

Ausnahmen Ausf�hrungsrahmen

Local Frame Parameter Frame

..... .....