\documentstyle[11pt,german,epsf,a4,ecoop96,snamed,twoside]{script}
\sloppy
\input epsf
\input psfig
%\parindent0.0cm
%\parskip8pt plus3pt minus2pt
%\topmargin1.0cm
%\headheight0.0cm
%\headsep1.0cm
%\textheight22.0cm
%\footskip1.0cm
%\oddsidemargin1.1cm
%\evensidemargin1.1cm
%\textwidth16cm
%\renewcommand{\textfraction}{0.2}

\hyphenation{TooL weg-optimiert argument-spezifische Typ-profils
Abstraktions-barrieren Baum-abstieg Typ-hinweise
beta-Reduktions-mechanismus ihren Typ-ebene Typ-angaben Prozedur-aufruf
para-metrischem Bib-liothek Knoten-typen Oper-ation
Lauf-zeit-information Sig-natur Reg-ister-allokation auf-ruf-ort-spezifischen} 



\title{Optimierung der persistenten objektorientierten Programmiersprache TooL}
\author{Diplomarbeit von \\
        Martin Pakendorf \\
 Arbeitsbereich Datenbanken und Informationssysteme \\
	Fachbereich Informatik \\
	Universit"at Hamburg}
	
	
\date{\today \\
      \vspace{4cm}
      eingereicht bei \\
      Prof. Dr. Joachim W. Schmidt \\
        und \\
            Dr. Martin Lehmann }

	
\begin{document}
\bibliographystyle{snamed}
\headseplineon 
\maketitle


\pagenumbering{roman}			% Seitennummerierung mit
					% kleinen roemischen Zahlen
					
\cleardoublepage     			% Beende aktuelle Seite und
				        % beginne neue Textseite mit
					% ungerader Seitennummer

\setlength{\parskip}    		% Der Abstand, der zusaetzlich
	  {1.0ex plus0.5ex minus0.5ex} 	% zum Zeilenabstand zwischen
					% Absaetzen eingefuegt wird ist
					% gleich der Hoehe eines x. Der
					% Abstand kann um 50% gedehnt
					% und um 50% zusammengedrueckt werden.
   
\tableofcontents
\cleardoublepage

\pagenumbering{arabic}			% Seitennummerierung mit
					% arabischen Ziffern
					
\setcounter{page}{1}			% Zuruecksetzen des
					% Seitenzaehlers
					

\input{intro}
\input{tyclayrs}
\input{tool}
\input{history}
\input{tml}
\input{tooloptimize}
\input{codegen}
\input{perform}
\input{ausblick}
\input{anhang}


\begin{small}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Literaturverzeichnis}
\bibliography{/users/dbis1/dbis/bib/dbis-macros,dipl}
\end{small}

\input{letzteSeite}



\end{document}






