.....

Funktionsabschluß Literalvektor Bytecode

ldg 3 ldc 2 add ldl -5 ldg 4 call 2 ... "String Literal"

3.1415

..... ...

OID Stringliteral

OID Fließkommazahl

OID Bytecode

Literal 1

Literal n

OID Literalvektor

Global 1

Global n

73 62 b0 5b 74 c2 30 53 53 1a d0 73